I-8, r. 7.1

Règlement sur la classe de spécialité d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

À jour au 011er 10octobre 2024

chapitre I-8, r. 7.1

Règlement sur la classe de spécialité d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS — CLASSE DE SPÉCIALITÉ — PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Loi sur les infirmières et les infirmiers

(chapitre I-8, a. 3).

I-8

Code des professions

(chapitre C-26, a. 94, par. e).

C-26

011er 09septembre 2012

1. L’«infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections» constitue une classe de spécialité définie au sein de la profession d’infirmière ou d’infirmier.

D. 897-2011, a. 1.

2. (Omis).

D. 897-2011, a. 2.